
<template>
    <MyDialog v-if="show" v-model="show" width="1600px" ref="dlg">
        <template slot="title">
            <div class="warning-info-title" style="padding-left: 20px;">
                <div :class="nav == 0 ? 'active' : ''" class="nav-item" @click="toggleNav(0)">在建项目</div>
                <div :class="nav == 1 ? 'active' : ''" class="nav-item" @click="toggleNav(1)">拟建项目</div>
                <div :class="nav == 2 ? 'active' : ''" class="nav-item" @click="toggleNav(2)">前期项目</div>
            </div>
        </template>
        <h1 v-if="1==2">拟建项目进展明细表（正常0个、滞后20个）.xlsx</h1>
        <el-table v-show="nav == 0" :data="tableData1" class="mytable" height="500" style="width: 100%;background: transparent;">
            <el-table-column prop="prj" label="项目名称" width="300" class-name="text-left"> </el-table-column>
            <el-table-column prop="node" label="目前状态" width="100"></el-table-column>
           
            <el-table-column prop="days" label="三季度节点任务" width="160" class-name="text-left">
                <template slot-scope="scope">
                    <div class="text-more-2" style="color:#01A9FF;font-size: 12px;" :title="scope.row.node">{{ scope.row.days}}</div>
                </template>
            </el-table-column>
        
            <el-table-column prop="date" label="目前进展" class-name="text-left">
                <template slot-scope="scope">
                    <div class="text-more-2" :title="scope.row.date">{{ scope.row.date }}</div>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="porgress" label="滞后事项" width="200" class-name="text-left">
                <template slot-scope="scope">
                    <div class="text-more-2" :title="scope.row.porgress">{{ scope.row.porgress }}</div>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="question" label="存在问题" width="200" class-name="text-left">
                <template slot-scope="scope">
                    <div class="text-more-2" :title="scope.row.question">{{ scope.row.question }}</div>
                </template>
            </el-table-column>
        </el-table>

        <el-table v-show="nav == 1" :data="tableData2" class="mytable" height="500" style="width: 100%;background: transparent;">
            
            <el-table-column prop="prj" label="项目名称" class-name="text-left"> </el-table-column>
            <el-table-column prop="node" label="项目状态" width="150" >
                <template slot-scope="scope">
                    <span style="color:#01A9FF;font-size: 12px;">{{ scope.row.node }}</span>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="days" label="责任主体">
                <template slot-scope="scope">
                    <span>{{ scope.row.days }}</span>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="date" label="三季度节点任务"></el-table-column>
            <el-table-column prop="porgress" label="目前工作进展"></el-table-column>
            <el-table-column prop="question" label="目前存在问题" class-name="text-left"></el-table-column>
        </el-table>

        <el-table v-show="nav == 2" :data="tableData3" class="mytable"  height="500" style="width: 100%;background: transparent;"
            ref="fbsubordinateUnit">

          
            <el-table-column prop="prj" label="项目名称"> </el-table-column>
            <el-table-column prop="node" label="项目状态" width="150" class-name="text-left">
                <template slot-scope="scope">
                    <span style="color:#01A9FF;font-size: 12px;">{{ scope.row.node }}</span>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="days" label="责任主体">
                <template slot-scope="scope">
                    <span style="color:red">{{ scope.row.days }}</span>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="date" label="三季度节点任务"></el-table-column>
            <el-table-column prop="porgress" label="目前工作进展"></el-table-column>
            <el-table-column prop="question" label="目前存在问题"></el-table-column>
        </el-table>

    </MyDialog>
</template>

<script>
import '@/components/module/module-one-1-1'
import MyDialog from '../components/MyDialog'
export default {
    components: {
        MyDialog
    },
    data() {
        return {
            nav: 0,
            show: false,
            tableData1: [],
            tableData2: [],
            tableData3: [],
        };
    },


    mounted() {
        window.dlg2 = this

        /**在建项目 */
        this.tableData1 = [
           
            {prj: '泾河新城荟锦坊一期', node: '滞后', days: '主楼主体结构建设至3层', date: '13#楼筏板钢筋2000㎡完成1800㎡，占比90%，14#楼负二层梁板钢筋35道完成14道，占比40%，15#楼负二层结构浇筑完成，16#楼负二层墙柱钢筋30道绑扎完成，17#楼一层墙柱模板1100㎡完成，18#楼负二层墙柱钢筋绑扎完成，19#楼负一层1100㎡内架搭设完成440㎡，占比40%，20#楼一层墙柱钢筋35道绑扎完成30%，21#楼一层墙柱模板完成。车库面积2.8万㎡，筏板完成1.62万㎡，占比58%，结构完成0.7万㎡，占比25%。',porgress:'筏板滞后2个月',question:'资金及重污染天气影响' },
            {prj: '泾河新城荟锦坊二期', node: '滞后', days: '主楼主体结构建设至3层', date: '土方工程总量42万m³，累计完成40万m³，占比95.23%；3#楼1层西单元墙柱铝模安装完成50%，6#楼1层墙柱钢筋40道完成28道，占比70%，7#楼-1层顶模完成40%，9#楼CFG桩基完成90%，10楼1层铝膜安装完成，11#楼东单元1层墙柱模板完成75%，西单元一层墙柱钢筋完成70%，-1层地下车库筏板面积3.2万㎡，完成2.4万㎡，占比75%，结构完成1.44万㎡，占比44%。',porgress:'筏板滞后2个月',question:'资金及重污染天气影响' },
            {prj: '滨河北路(泾河二街-茶马大道)', node: '滞后', days: '8月份沥青铺设完成', date: '路基挖方完成11.5万m³，素土翻挖回填完成19.5万m³，软基处理淤泥挖除完成8.4万m³、抛填片石完成1.9万m³、砂砾填筑完成0.58万m³，雨水管道施工完成1840m，污水管道施工完成1530m，路床8%灰土换填施工完成2.29万m³，路面底基层10%灰土施工完成0.26万m³。',porgress:'路基施工滞后2个月',question:'治污减霾影响，前期基泰苗木迁移及线杆拆改' },
            {prj: '云和悦小区', node: '滞后', days: '室外回填土施工，管网施工完成', date: '6#、7#、8#楼外墙吊篮安装完成60%；完成地下车库顶板防水施工，北侧商铺雨污管道施工完成20%，地下车库一层机电管线完成80%；1#、2#、3#、9#、10#外立面线条安装完成40%，外墙干挂龙骨完成85%，公区精装修吊顶施工完成25%；5#楼外墙岩棉板安装完成80%。',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '泊湾中心', node: '滞后', days: '2#楼酒店精装施工完成，1#、3#楼公区装修施工完成，市政接驳施工完成50%', date: '完成2#、3#楼排水管、桥架安装，2#楼窗框安装，3#楼屋面防水施工，地下负二层回填；1#楼排水管、桥架安装完成80%。锦江之星酒店装修样板间吊顶龙骨施工完成，空调安装完成。',porgress:'主体结构封顶滞后6个月',question:'资金及治污减霾影响、更换劳务' },
            {prj: '泾河新城医疗健康科技产业园一期', node: '滞后', days: '家具安装完成', date: '医技楼综合管线安装完成90%，医疗板龙骨完成55%，门诊楼地下室设备基础完成，风机盘管安装完成70%，2#发热门诊ALC条板完成50%；3-5#住院楼幕墙龙骨型材安装完成，管井、设备间抹灰完成,室外防水完成90%，6#住院楼综合管线安装完成95%，7#住院楼窗帘盒安装完成85%，抹灰工程完成60%，8#住院楼综合管线安装95%，室外南侧道路硬化完成50%，9#感染疾病楼ALC条板完成50%，10#楼给排水管道完成95%，11-13#楼室外管网施工完成85%。',porgress:'住院楼外立面幕墙，室外管网；室内装修完成时间滞后',question:'交大运营团队及部分需求未定，资金及治污减霾影响' },
            {prj: '泾干片区棚户区改造一期', node: '滞后', days: '/', date: '真石漆施工完成12.7万㎡，占比98%；安装工程完成95%；室外土方施工完成，园路硬化及室外管网完成50%。',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '智能电子产业园', node: '滞后', days: '8月份办公楼装饰装修完成', date: '配套区21#宿舍楼室内装修完成85%，幕墙完成90%，外立面完成85%，安装工程完成85%；22#宿舍楼室内装修完成90%，幕墙完成95%，外立面完成90%，安装工程完成90%；25#办公楼二次结构完成80％，安装工程完成50%；26#办公楼二次结构完成95％，安装工程完成60%；小动力电池六栋厂房4栋钢构厂房主体完成，防火涂料完成，外墙样板完成，19#厂房二次结构完成70%，20#厂房二次结构完成65%。',porgress:'办公楼装饰装修滞后1个月',question:'重污染天气影响' },
            {prj: '城市阳台公园', node: '滞后', days: '单体二次结构施工', date: '本周完成DK2土方内倒7000m³，清表2600m³。累计完成DK2土方内倒18100m³；DK3填方5000m³，挖方2100m³，清表15300m³。完成DK3硬质围挡施工180m。',porgress:'/',question:'基泰园林苗木大面积未迁移' },
            {prj: '泾河五街南段', node: '滞后', days: '/', date: '辅道水稳施工完成；人行道级配碎石施工完成。',porgress:'项目整体完工时间滞后7个月',question:'重污染天气影响' },
            {prj: '泾河新城光伏新能源产业园项目 (一期）', node: '滞后', days: '电池车间、动力站二次结构施工、废水站基础施工', date: '（1）指挥部完成，建设单位、总包单位、监理单位、隆基单位已驻场办公；（2）指挥部北侧观摩区智慧科技管、农民工休息区、安全讲评广场混凝土硬化及切缝完成；（3）1号车间北侧正式围墙210米墙体拆模完成；相邻新开挖70米基础浇筑完成，墙钢筋绑扎完成；（4）1号车间周边道路施工，北侧永临道路混凝土浇筑完成，东侧永临道路混凝土浇筑完成100m，西侧永临道路开挖施工；（5）1号车间管桩试桩正在施工，车间北侧试桩完成；（6）1号变电站北侧道路混凝土浇筑完成，雨水收集口完成；（7）五冶北侧临时大门正在施工，同步进行正式围墙施工。（8）配合2号车间文物挖掘工作；',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '泾河云廊创新创业街区（A区）一期', node: '滞后', days: '进行土方开挖', date: '根据专家意见修改方案，完成后报专题会审议。现场应急库房和库房、标养室、卫生间安装完成，柱状喷淋安装完成。',porgress:'方案在深化',question:'/' },
           
           
            {prj: '云如逸小区', node: '正常', days: '3#楼主体施工至17层；5#楼主体施工至14层', date: '开敞空间完成负一层外街花池施工，外街石材铺装；外街监控杆安装完成30%，东立面树池回填土完成80%。住宅区完成1#楼一层梁板模板支设，2#、3#楼六层墙柱模板安装，5#楼一层梁钢筋绑扎，6#楼八层顶板钢筋绑扎，7#楼九层混凝土浇筑，8#楼十一层顶板模板安装，12#楼三层支模架安装，13#楼四层混凝土浇筑，15#楼七层墙柱钢筋绑扎，16#楼三层墙柱模板安装。',porgress:'/',question:'' },
            {prj: '云语间小区', node: '正常', days: '1#楼主体结构施工至24层；3#楼主体结构施工至19层', date: '开敞空间道路基层施工完成95%，1#楼十五层混凝土浇筑完成，2#楼十四层混凝土浇筑完成、3#楼十三层混凝土浇筑完成、5#楼六层顶板混凝土浇筑完成。幼儿园：项目部及劳务搬迁完成，板房拆完成，材料清理完成75%；',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '文化艺术中心', node: '正常', days: '图书馆、文化馆地上主体结构完成2层，市政配套钢箱梁加工完成8片', date: '北地块图书馆：地下二层结构完成100%（4785㎡）、地下一层结构完成100%（5200㎡），地上一层钢结构完成60%（1500㎡），地上二层结构完成40%。本周13-18轴二层钢梁施工完成、三层钢柱完成50%；9-13轴二层钢柱施工完成100%。南地块艺术中心：B区（1555㎡）地下一层结构完成；A区（5679㎡）筏板施工完成。本周A区地下一层结构完成60%。',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '泾河智谷（一期）', node: '正常', days: '西段：室外绿化工程完成3000㎡', date: '一标段：精装修、安装工程、给排水全部完成；各部位销项整改，进行节能验收前准备工作。二标段：10-15层精装修全部完成；1-9层装修总计18555.64㎡，累计完成18000㎡，完成率97%；幕墙总面积51000㎡，累计完成50400㎡，完成率98%；安装工程完成95%，室外工程透水砖及石材铺装完成约14750㎡，绿化上木完成59株，下木完成约3200㎡，裙楼屋面木栈道完成约55%。',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '泾河新城泾河北岸滩面治理及生态修复工程', node: '正常', days: '溢流堰5座、水系格宾石笼防护400m、园路300m', date: '完成设计方案调整，通过副主任办公会审议。准备将设计方案上报主任办公会审议。',porgress:'/',question:'方案未上主任办公会，前期签证变更未解决' },
            {prj: '1980泾造中心（二期）', node: '正常', days: '室外工程、绿化工程施工完成', date: '1号2号宿舍楼外墙真石漆完95%，室内装修完成50%，2号宿舍玻璃安装完成100%，1号宿舍玻璃安装完成90%；6号厂房墙面板安装完成60%，二次结构完成100%，安装工程完成50%；室外工程完成90%。',porgress:'/',question:'' },
            {prj: '泾河新城分布式光伏发电项目', node: '正常', days: '完成招标、施工单位进场', date: '已并网发电，初验完成，正在整改消缺。',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '环湖路（泾河七街-茶马大道）', node: '正常', days: '/', date: '人行道、非机动车道施工完成，电缆支架施工完成60%。',porgress:'/',question:'/' },
            {prj: '崇文新街西段（泾河七街-环湖路)', node: '正常', days: '/', date: '人行道透水砼施工完成。',porgress:'/',question:'' },
            {prj: '湖滨二路西段(泾河七街-茶马大道)', node: '正常', days: '/', date: '非机动车道沥青混凝土铺设完成。',porgress:'/',question:'茶马大道-环湖路西段因基泰苗木迁移未赔偿到位，基泰方阻碍进场施工' },
            {prj: '湖滨四路西段(泾河七街-环湖路)', node: '正常', days: '/', date: '非机动车道沥青混凝土铺设完成。',porgress:'/',question:'茶马大道-环湖路西段因基泰苗木迁移未赔偿到位，基泰方阻碍进场施工' },
            {prj: '城市会客厅西侧路(泾河大道-滨河北路段)', node: '正常', days: '/', date: '非机动车道沥青混凝土摊铺完成；人行道透水混凝土摊铺完成。',porgress:'/',question:'' },
            {prj: '环湖路（崇文塔西路-滨河北路）', node: '正常', days: '8月份沥青铺设完成', date: '污水完成76.4%；雨水完成96.2%；给水完成72.8%；电力管沟完成100%；机动车道底基层10%石灰土完成70.8%；非机动车道10%石灰土底基层完成48.8%；挡土墙砂砾垫层、片石混凝土基础完成；海绵城市完成64.6%。完成K0+356.5～K1+219机动车道沥青混凝土下面层摊铺。',porgress:'/',question:'崇文塔西路-环湖路中段因基泰苗木迁移未赔偿到位，基泰方阻碍进场施工' },
            {prj: '崇德生态广场', node: '正常', days: '园路施工完成1000m；绿化地形整理完成', date: '1#建筑幕墙预埋件安装；线缆敷设35m；透水砼路面清理200m；污水井盖安装5个；预制水泥消防井盖洞口覆盖4个。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '泾河崇文智慧康养产业园', node: '正常', days: '桩基施工完成200根', date: '本周完成基坑土方清运4711m³，累计完成清运约96514m³（包含垃圾土清运），累计完成53.6%。喷射混凝土本周完成130㎡，累计完成3130㎡，完成61%。锚索完成11m，累计完成501m，完成46%。槽钢上周未安装，累计完成420m，完成40%。CFG桩基工程完成试装2根，完成工程桩65根。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '泾河新城锦樾坊', node: '正常', days: '主体结构施工至21层', date: '1#、2#楼15层结构1100㎡完成，3#、4#楼18层结构1100㎡完成，5#楼6层结构900㎡完成，6#楼11层结构900㎡完成，7#楼16层结构900㎡完成，8#楼17层结构900㎡完成，车库总建筑面积54633㎡，完成90%。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '泾河新城智谷科创园（二期）', node: '正常', days: '东侧地块：土方施工完成；西侧地块：土方施工完成', date: '现场累计出土完成75万m³。本周完成支护桩36根，累计完成降水井74口，支护桩388根。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '泊跃人工智能产业园项目', node: '正常', days: '主体结构施工至12层', date: '完成东塔四层结构施工。西塔工程桩完成20根，累计完成45%。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '泊域人才中心', node: '正常', days: '主体结构施工至9层', date: '南楼二层卫生间反坎完成；北楼四层墙柱、顶板模完成50%。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '泊创中心', node: '正常', days: '商业及配套负一层主体结构施工完成', date: '完成1#楼负一层混凝土浇筑、2#楼一层模架安装、3#楼负一层模架搭设。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '瀛洲新苑（一期）、（二期）幼儿园', node: '正常', days: '/', date: '室内装修已全部完成。',porgress:'/',question:'/' },
             {prj: '泾河新城智谷周边配套项目一期', node: '正常', days: '基础施工', date: '搭设围挡559.6m，铺设级配碎石3000㎡；铺设透水混凝土垫层2500㎡，PC透水砖铺贴1170㎡，石材道牙铺贴60m，石材砖铺贴80㎡；给水管敷设1700m，预埋线管2000m，铺设YJV3*6电缆线1800m；绿化场地平整14000㎡，铺植草坪2850㎡；B区预埋线管500m，PC透水砖铺贴50㎡，石材砖铺贴20㎡，回填管沟800m。',porgress:'/',question:'/' },
          
           
           
   


        ]

        /**拟建项目进展明细表 */
        this.tableData2 = [
            { prj: '永乐消防站', node: '正常', days: '城投公司', date: '础施工、主楼主体施工',porgress:'正在进行EPC招采',question:'/' },
            { prj: '高庄学校', node: '正常', days: '城投公司', date: '征拆和文勘完成，土地交付',porgress:'正在进行EPC招采',question:'11户拆迁未完成' },
            { prj: '云语间小区配建幼儿园', node: '正常', days: '置业公司', date: '地基基础工程',porgress:'正在进行临建拆除',question:'临建拆除后，现场约1.5万m³土需外运' },
            
            
            { prj: '城市阳台-院士坊', node: '滞后', days: '置业公司', date: '土方开挖及基坑支护施工完成',porgress:'方案已通过主任办公会，正在走EPC招采',question:'东侧基泰苗木未迁移（30%）' },
            { prj: '电力管沟项目', node: '滞后', days: '城投公司', date: '完成电力管沟施工20%',porgress:'召开设计决策委员会，正在修改方案',question:'方案未报副主任专题会及主任办公会，代建协议未签订' },
            { prj: '泾河新城第一污水处理厂工程', node: '滞后', days: '绿能公司', date: '完成土地供应，施工单位进场，进行土方开挖',porgress:'完成招标代理、环评单位招采；水文地质调查单位待签订合同；完成能评单位采购文件编制；已召开工艺技术方案和建设方案专家咨询会，专家组推荐采用“分质回用”工艺；完成泾河一污建设方案优化；泾河一污可研报告通过集团党委会和董事会审议；环评报告初稿完成；完成可研报告修订；能评报告初稿完成。',question:'1.土地未摘牌（外部）；  2.泾河一污建设方案及运营模式已报开发建设部，待主任办公会议审议；3.可研报告需根据明确后的泾河一污建设运营模式完成审批；           4.泾河一污南厂区与泾河大道进出场道路暂缺规划指标；5.泾河一污南厂区存在文物遗迹，需协调加快推进文物发掘工作。' },
            { prj: '泾河新城第一污水处理厂污水专线及便道', node: '滞后', days: '绿能公司', date: '完成现场交地及文勘验收，进行土方开挖，顶管工作坑施工',porgress:'污水厂方案未确定无法进行方案设计',question:'泾河一污缺少规划进出场道路指标，需协调解决泾河一污至泾河大道规划道路' },
            { prj: '云和悦过街天桥、云语间过街天桥、云如逸过街天桥', node: '滞后', days: '城投公司', date: '箱梁施工完成',porgress:'完成立项批复。7月13日召开专家会，现方案优化完成，等待确定方案，下一步开展初步设计。',question:'方案未上主任办公会，代建协议未签订' },
            { prj: '棚改小区9-12', node: '滞后', days: '城投公司', date: '/',porgress:'可研编制完成，已报审集团运营会，方案已报送设计决策委员会审议。',question:'1.无相关会议纪要及委托单；     2.土地正在报批。3.现场征地拆迁未完成9、12由于征地拆迁款未到位，现场无法进行剩余拆除及垃圾清运工作。' },
            { prj: '光伏公园', node: '滞后', days: '城投公司', date: '/',porgress:'方案已通过副主任专题会，等待上主任会；',question:'方案已上报开发建设部，等待上主任办公会，目前正在等待会议安排。' },
            { prj: '住区公园5', node: '滞后', days: '城投公司', date: '/',porgress:'根据开发建设部专家会意见优化完善设计方案，重新报送完成，已完成专家会，已报送专题会，待开会审议。',question:'方案未上副主任专题会及主任办公会' },

            { prj: '泾河新城崇文大桥两侧辅道工程（文塔南路-正阳西四路）', node: '滞后', days: '城投公司', date: '完成现场交地及文勘验收、完成招标，施工单位进场',porgress:'按现状完成方案设计，后续红线确定后进行方案修改',question:'土地未报批；南接河提道路规划范围有所调整，等待资规局红线确认。' },
            { prj: '芯片项目南侧路（泾河十街-泾河八街）', node: '滞后', days: '城投公司', date: '管网工程全部完成',porgress:'可研完成，7.21召开可研评审会。正在修改可研评审会意见。准备立项资料。',question:'土地正在报批，红线范围内存水泥路、堆土、建筑垃圾等未清理。' },
            { prj: '泾河八街南段（泾河大道-芯片项目南侧路）', node: '滞后', days: '城投公司', date: '管网工程全部完成',porgress:'可研完成，7.21召开可研评审会。正在修改可研评审会意见。准备立项资料。',question:'土地正在报批，红线范围内存水泥路、堆土、建筑垃圾等未清理。' },
            { prj: '崇文塔北路北段（崇文塔东路-高泾大道）', node: '滞后', days: '城投公司', date: '/',porgress:'可研完成，7.21召开可研评审会。正在修改可研评审会意见。准备立项资料。',question:'土地正在报批，红线范围内有拆迁建筑垃圾、杂树未清运。' },
            { prj: '泾河云廊天桥', node: '滞后', days: '城投公司', date: '/',porgress:'正在进行前期策划',question:'/' },
            { prj: '城市阳台酒店', node: '滞后', days: '置业公司', date: '土方开挖及基坑支护施工',porgress:'品牌未确定',question:'品牌未确定' },
            { prj: '芯片产业园', node: '滞后', days: '投资公司', date: '机电、消防、装修施工',porgress:'3月24日已发EPC、监理单位招标公告；项目控制点已完成；青苗清表基本完成，迁坟暂未开始；临时开口审批手续已完成，正在办理临时围挡等手续；跟进办理项目部临建用地手续。',question:'1.方案未上会（外部）；            2.村民的征迁赔偿款和遗留问题未处理，导致临时围墙无法施工，地形测绘工作无法进行' },
            { prj: '泾河水厂配套道路工程', node: '滞后', days: '绿能公司', date: '/',porgress:'转为前期项目',question:'方案未开始（内部）；因道路规划问题' },
            { prj: '泾河水厂供水工程、配套管线', node: '滞后', days: '绿能公司', date: '/',porgress:'已完成招标代理、可研、稳评、水资源论证及环评招采。完成《供水协议》签订；取得立项备案书；取得环评批复；取得稳评备案报告表；完成用地使用权出让合同签订；完成代建协议签订；取得取水许可审批决定书；正在办理土地证。',question:'1.因征地款未落实到位，围墙圈建无法实施；2.引汉济渭北关分水口位于泾阳县区域，需与泾阳县协调水权分配问题以及引汉济渭原水输水管线路由审批；3.厂区与原点大道之间联络通道无规划市政道路，暂缺规划指标；4.水厂规划用地剩余20亩地树木暂未清表。城建计划调整为前期项目。' },
            { prj: '崇文塔七路西段（泾河一街-泾河二路北段）', node: '滞后', days: '城投公司', date: '/',porgress:'转为前期项目',question:'/' },
          
           
          
           

        ]
    },

    methods: {
        toggleNav(n) {
            this.nav = n;
        },
        showDialog(n) {
            this.nav=n;
            this.show = true
        }
    },
};
</script>

<style lang="less" scoped>
.mytable {
    /deep/ th .cell {
        color: aquamarine;
    }
    tbody::-webkit-scrollbar{display: none;}
}

.warning-info-title {
    .nav-item {
        color: #fff;

        &.active {
            color: #6de9f7;
        }
    }
}</style>